Title: Theory / Unimportant / Art / Bricolage / Robinet

Name: Robinet automatique
Definition: détecter les mouvements à l'approche des mains, ce qui actionne l'écoulement de l'eau sans que les mains ne touchent le robinet
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet vanne
Definition: sert principalement à arrêter le passage d’un fluide. Il est constitué d’une porte qui se déplace selon un mouvement coulissant vertical et obstrue le passage du fluide. Il est disponible en modèle à tige montante et modèle à tige fixe.
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet papillon
Definition: sert principalement à arrêter la circulation d’un liquide comme la vanne (cependant, par la turbulence qu’il génère à faible ouverture, il peut permettre une certaine modulation du débit et de la pression).
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet à soupape
Definition: Sert à moduler l’écoulement d’un liquide en créant une turbulence à travers une chicane qui provoque une perte de pression et permet une bonne maitrise du débit et de la pression
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet mélangeur
Definition: se compose habituellement d’une soupape pour l’eau chaude et d’une autre pour l’eau froide, chacune étant actionnée par un bouton, les deux eaux pouvant se mélanger dans une sortie unique.
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet mitigeur
Definition: Robinet domestique qui permet le réglage du débit d'eau et le dosage de l’eau chaude et de l’eau froide à l’aide d’une seule commande, un levier pivotable.
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet mitigeur thermostatique
Definition: Robinet domestique principalement utilisé dans les douches permettant de délivrer de l’eau à une température constante.
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Robinet temporisé
Definition: robinet se déclenche par bouton poussoir et comporte un système interne limitant le temps d’écoulement de l’eau.
Page: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robinet_(plomberie)

Name: Clé Allen
Name2: Clé Inbus (Suisse romande)
Name3: clef pour tête à six pans creux

Name: Vis à six pans creux